refined_16_10.ps

Distorted geometry

refined_16

PROCHECK

Page 1

Main-chain bond lengths

Glu 3

N CA

1.458 1.405

.053

Thr 10 - Thr 11

C N 1.329 1.268

.061

Thr 11 - Asn 12

C N 1.329 1.248

.081

Lys 32 C O 1.231 1.179

.052

Ser 45

N CA

1.458 1.407

.051

Asp 52 - Gly 53

C N 1.329 1.275

.054

Glu 60

N CA

1.458 1.397

.061

Ser 67

N CA

1.458 1.403

.055

Ser 67 - Leu 68

C N 1.329 1.274

.055

Bonds differing by > .05A from small-molecule values. Values shown: "ideal", difference, actual