refined_1_10.ps

Distorted geometry

refined_1

PROCHECK

Page 1

Main-chain bond lengths

Thr 39

N CA

1.458 1.408

.050

Thr 39 - Leu 40

C N 1.329 1.264

.065

Lys 74

CA CB

1.530 1.479

.051

Lys 74

N CA

1.458 1.389

.069

Phe 95

N CA

1.458 1.405

.053

Phe 95 - Met 96

C N 1.329 1.273

.056

Phe 97

N CA

1.458 1.402

.056

Lys 99

CA C

1.525 1.461

.064

Bonds differing by > .05A from small-molecule values. Values shown: "ideal", difference, actual